\documentclass[a4j,12pt,fleqn]{jarticle}
\usepackage[dvips]{graphicx}
%\usepackage{here}
\setlength{\topmargin}{20mm}
% \setlength{\oddsidemargin}{0mm}
% \setlength{\evensidemargin}{0mm}
% \setlength{\textheight}{240mm}
% \setlength{\textwidth}{160mm}
% \setlength{\headheight}{0mm}
% \setlength{\headsep}{0mm}
% \setlength{\parskip}{0mm}
% \setlength{\columnsep}{6mm}
% \setlength{\baselineskip}{6mm}
% \setlength{\parindent}{5mm}

% top margin
% \voffset=-8mm

\voffset=3mm

% left margin
\oddsidemargin=2mm

% width length
\setlength{\textwidth}{39zw}

% height length
\setlength{\textheight}{38\baselineskip}
\addtolength{\textheight}{\topskip}

\footskip=10mm
\pagestyle{empty}
\begin{document}

\begin{center}
\LARGE{\bf 参考資料}

\vspace{30mm}

\large
1.連鎖共起$N$-gram抽出法による各抽出データ(頻度上位100データ)

\vspace{10mm}

2.離散共起$N$-gram抽出法による各抽出データ(頻度上位100データ)


\end{center}
\end{document}
